\begin{thebibliography}{SSBM04}

\bibitem[dsM07]{madwifi}
Comunità di~sviluppo MADWiFi.
\newblock Wiki madwifi.
\newblock \url{http://madwifi.org/wiki}, 4 2007.

\bibitem[dsw07]{wpa}
Comunità di~sviluppo wpa\_supplicant.
\newblock Sito web wpa\_supplicant.
\newblock \url{http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant}, 4 2007.

\bibitem[dsWT07]{wext}
Comunità di~sviluppo Wireless~Tools.
\newblock Sito web wireless tools.
\newblock
  \url{http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html}, 4
  2007.

\bibitem[Gas05]{defguide}
Matthew Gast.
\newblock {\em 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide}.
\newblock O'Reilly Media, Inc., 2 edition, 2005.

\bibitem[IEE03]{80211}
IEEE.
\newblock Standard 802.11.
\newblock Technical report, ANSI/IEEE, 2003.

\bibitem[IEE04]{80211i}
IEEE.
\newblock Standard 802.11i.
\newblock Technical report, ANSI/IEEE, 2004.

\bibitem[IEE05]{80211e}
IEEE.
\newblock Standard 802.11e.
\newblock Technical report, ANSI/IEEE, 2005.

\bibitem[SSBM04]{cisco}
Krishna Sankar, Sri Sundaralingam, Andrew Balinsky, and Darrin Miller.
\newblock {\em Cisco Wireless LAN Security}.
\newblock Cisco Press, 2004.

\end{thebibliography}
